Tape(DDS2orDLT)

HP743i/HP-UX

HP743rt/HP-RT

Kinetic 2917

VME SMP

VME SMP

Encoder

TDCCAMAC VME

PMTs TKO

Wire chembers ADC TDC

~1MB/s

~8MB/s

X-Term.

Network

Buffer Memory

Scalers

Master Trigger

>10MB/s