VME CAMAC TKO Kinetic 2917

VME-SMP

SCSI

Tape(DDS2 or DLT)

Ethernet

X-Terminal

HP743rt/HP-RT

HP743i/HP-UX collector recorder transfer

NOVA net_ana monitor PAW Data Path controller msg_server

Control Path