0

1

2m

Super Conducting Magnet

BENKEI

C-Type Magnet

SHIZUKA

12GeV

Proton Beam

LH2 Target

TOF stop

F6-DC

F5-DC

F4-DC

F3-DC

F2-DC

Silica Aerogel

Cerenkov n=1.007 (K/p ID)

SF6 Gas Cerenkov n=1.001 ( p/K ID)

TOF start

F1/B1

(MGC)

THX

B2-DC

B3-DC

B4-DC

Silica Aerogel Cerenkov n=1.03 ( p/K ID)

AIDA : Asymmetrically Installed Double Arm Spectrometer

4 - 7GeV/c

0.5 - 1.5GeV/c

K

+

K

+

HY Hodo.